NPDS : Installation et lancement

Aymeric MORILLEAU

Voici une présentation rapide des différentes étapes nécessaires à l'installation et au lancement d'un portail NPDS sable. ♪

- Titre : NPDS : Installation et lancement

- Auteur : Aymeric MORILLEAU

- Parution : 24 janvier 2005

- Licence : Copyright ® 24/01/2006 Aymeric MORILLEAU. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- Téléchargement

- Préparation de NPDS

- Configuration de MySQL

- Fichier config.php

- Création des tables

- Pemier lancement

- Configuration minimum

- Mot de passe Admin

- Mot de passe User

- Conclusion

Téléchargement

Rendez-vous sur le site officiel de NPDS : http://www.npds.org/, allez dans la rubrique « Téléchargement » ( http://www.npds.org/download.php ), puis téléchargez NPDS dans le format de compression que vous souhaitez (choisissez .zip si vous ne savez pas).

Pour cet exemple, j'ai utilisé : npds-sable-full.zip.

Préparation de NPDS

Décompressez l'archive dans un répertoire.

Configuration de MySQL

Pour fonctionner, NPDS a besoin d'une base MySQL. Nous allons donc la préparer.
Dans PhpMyAdmin, créez une nouvelle base :

Nom : npds

Soit par l'outil de création de base interne de PhpMyAdmin, soit par la fonction suivante :

CREATE DATABASE `npds`

Il est à noter que dans la plupart des hébergements personnels, le nom de la base vous est imposé par votre hébergeur.

Il faut également créer un utilisateur :

Nom : NpdsUser Password : NpdsPass

Bien entendu, mettez un mot de passe sécurisé pour une mise en production réelle.

Il faut donner les droits suivants à NpdsUser sur la table npds :

Select
Insert
Update
Delete
Create
Drop

Votre configuration MySQL est maintenant prête.

Fichier config.php

La première chose à faire est de préparer le fichier config.php. Ce fichier permet de configurer en partie NPDS et notamment de spécifier la base MySQL qu'il devra utiliser.

La première chose est de configurer la base MySQL.

Modifiez le code suivant :

$dbhost = "localhost";
$dbuname = "root";
$dbpass = "";
$dbname = "npds";
$mysql_p = "1";

comme suit :

$dbhost = "127.0.0.1";

L'emplacement de votre serveur MySQL, par exemple « sql.votresite.fr »

$dbuname = "NpdsUser";

Le nom d'utilisateur ayant les droits sur la base.

$dbpass = "NpdsPass";

Son mot de passe.

$dbname = "npds";

Le nom de la base de données MySQL qui devra être utilisée par le portail.

Soit finalement :

$dbhost = "127.0.0.1";
$dbuname = "NpdsUser";
$dbpass = "NpdsPass";
$dbname = "npds";
$mysql_p = "1";

C'est le minimum à modifier dans le fichier config.php pour que le portail fonctionne.

Création des tables

Pour fonctionner, NPDS doit disposer de tables dans la base MySQL qu'il utilisera, dans notre exemple « npds ». Pour les créer, à l'aide de PhpMyAdmin, exécutez le « fichier-requête » situé :

//sql/npds-sable.sql

Dans les versions de l'exemple, cette requête exécute 170 instructions, majoritairement des CREATE et des INSERT.

Pemier lancement

Vous pouvez lancer NPDS.

Si vous avez créé un répertoire NPDS dans votre web local, il vous suffit de rentrer l'adresse suivante dans votre navigateur :

http://127.0.0.1/NPDS/

Vous voilà donc sous NPDS !

Configuration minimum

Mot de passe Admin

Il faut en tout premier lieu changer les login/mot de passe du compte super administrateur/admin. Pour cela, cliquez sur « Administration » dans le « Menu » à gauche.

Validez l'écran suivant :

Par défaut : login = Root et mot de passe = Password

Vous arrivez alors sur le panneau d'administration, cliquez sur « Éditer les administrateurs » :

Cliquez sur « Modifier l'information » pour le compte root :

Changez le surnom, l'email, le mot de passe et laissez la case super administrateur cochée :

Voilà votre compte « root » est protégé.

Mot de passe User

L'utilisateur par défaut doit être renommé. Vous ne pouvez pas publier à partir de votre compte admin, je vous conseille donc de renommer ce compte pour vous, afin de l'utiliser pour publier, modérer…

Rendez-vous donc dans le panel administrateur, pour éditer l'utilisateur :

Vous arrivez alors sur la fenêtre d'édition d'utilisateur :

Vous devez entrer le nom de l'utilisateur que vous voulez éditer, dans notre cas : user. Ensuite choisissez « modifier un utilisateur » (choix par défaut) et validez.

Vous arrivez donc dans le panneau d'édition proprement dit :

Vous pouvez sur ce panneau totalement configurer votre utilisateur, voici les éléments qu'il faut absolument modifier : Surnom, Nom, E-Mail, Niveau de l'utilisateur (Moderator / Super-Moderator) Autoriser la connexion, Mot de passe. Puis,validez.

Conclusion

Vous voici avec un portail complet et entièrement configurable ! Je détaillerai dans de futurs articles les différents points du panel administrateur, ainsi que la modification de l'aspect visuel.